Table 1: Stars with giant planets and abundances derived for Si, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni

Star (HD) [Si/H] [Ca/H] [Sc/H] [T i/H] [V /H] [Cr/H] [Mn/H] [Co/H] [Ni/H]

HD 142 0.19 ± 0.05 0.12 ± 0.13 0.18 ± 0.12 0.18 ± 0.15 0.30 ± 0.12 0.12 ± 0.09 0.14 ± 0.08 0.27 ± 0.05 0.15 ± 0.12 HD 1237 0.01 ± 0.06 0.00 ± 0.10 0.06 ± 0.11 0.11 ± 0.08 0.13 ± 0.12 0.06 ± 0.06 0.17 ± 0.07 0.07 ± 0.09 0.05 ± 0.04 HD 2039 0.34 ± 0.04 0.21 ± 0.11 0.38 ± 0.13 0.37 ± 0.07 0.49 ± 0.10 0.34 ± 0.11 0.43 ± 0.10 0.43 ± 0.09 0.35 ± 0.07 HD 3651 0.15 ± 0.07 −0.07 ± 0.14 0.20 ± 0.10 0.19 ± 0.07 0.31 ± 0.13 0.07 ± 0.04 0.26 ± 0.11 0.28 ± 0.05 0.15 ± 0.07 HD 4203 0.40 ± 0.06 0.24 ± 0.09 0.53 ± 0.12 0.41 ± 0.08 0.47 ± 0.10 0.33 ± 0.08 0.47 ± 0.13 0.47 ± 0.06 0.42 ± 0.08 HD 4208 −0.23 ± 0.06 −0.31 ± 0.09 −0.15 ± 0.08 −0.14 ± 0.06 −0.22 ± 0.08 −0.28 ± 0.05 −0.3 ± 0.05 −0.21 ± 0.06 −0.25 ± 0.07 HD 6434 −0.37 ± 0.06 −0.46 ± 0.12 −0.33 ± 0.12 −0.29 ± 0.11 −0.37 ± 0.10 −0.58 ± 0.06 −0.69 ± 0.10 −0.40 ± 0.10 −0.52 ± 0.06 HD 8574 0.01 ± 0.08 0.04 ± 0.08 0.16 ± 0.10 0.05 ± 0.07 0.02 ± 0.09 −0.02 ± 0.08 −0.16 ± 0.10 −0.07 ± 0.14 0.00 ± 0.07 HD 9826 0.14 ± 0.06 0.10 ± 0.09 0.21 ± 0.13 0.15 ± 0.09 0.13 ± 0.07 0.05 ± 0.06 0.03 ± 0.14 0.07 ± 0.07 0.15 ± 0.10 HD 10647 −0.09 ± 0.04 −0.10 ± 0.05 −0.09 ± 0.06 −0.10 ± 0.04 −0.06 ± 0.15 −0.15 ± 0.06 −0.12 ± 0.08 −0.07 ± 0.03 −0.15 ± 0.05 HD 10697 0.09 ± 0.03 0.03 ± 0.07 0.18 ± 0.09 0.11 ± 0.04 0.17 ± 0.05 0.04 ± 0.04 0.27 ± 0.17 0.17 ± 0.06 0.08 ± 0.05 HD 12661 0.28 ± 0.06 0.15 ± 0.13 0.38 ± 0.09 0.29 ± 0.05 0.39 ± 0.09 0.25 ± 0.07 0.45 ± 0.09 0.46 ± 0.06 0.31 ± 0.07 HD 13445 −0.22 ± 0.06 −0.34 ± 0.11 −0.19 ± 0.10 −0.07 ± 0.09 −0.03 ± 0.10 −0.28 ± 0.05 −0.31 ± 0.06 −0.16 ± 0.06 −0.29 ± 0.05 HD 16141 0.06 ± 0.05 0.03 ± 0.09 0.12 ± 0.07 0.17 ± 0.06 0.13 ± 0.05 0.07 ± 0.06 0.11 ± 0.05 0.10 ± 0.04 0.09 ± 0.05 HD 17051 0.19 ± 0.05 0.17 ± 0.11 0.29 ± 0.08 0.26 ± 0.07 0.37 ± 0.12 0.16 ± 0.07 0.28 ± 0.10 0.19 ± 0.11 0.19 ± 0.06 HD 19994 0.23 ± 0.08 0.17 ± 0.08 0.36 ± 0.07 0.18 ± 0.07 0.26 ± 0.15 0.20 ± 0.04 0.43 ± 0.05 0.28 ± 0.08 0.27 ± 0.08 HD 20367 0.11 ± 0.08 0.04 ± 0.12 0.20 ± 0.13 0.15 ± 0.12 0.16 ± 0.13 0.22 ± 0.09 0.07 ± 0.14 −0.04 ± 0.15 0.11 ± 0.09 HD 22049 −0.16 ± 0.05 −0.20 ± 0.14 −0.22 ± 0.11 −0.05 ± 0.07 −0.04 ± 0.08 −0.16 ± 0.05 −0.21 ± 0.07 −0.19 ± 0.07 −0.25 ± 0.06 HD 23079 −0.13 ± 0.06 −0.10 ± 0.08 −0.04 ± 0.12 −0.03 ± 0.08 −0.10 ± 0.09 −0.12 ± 0.07 −0.17 ± 0.13 −0.17 ± 0.13 −0.13 ± 0.07 HD 23596 0.25 ± 0.05 0.19 ± 0.06 0.30 ± 0.05 0.27 ± 0.06 0.31 ± 0.07 0.20 ± 0.05 0.37 ± 0.08 0.31 ± 0.07 0.29 ± 0.07 HD 27442 0.47 ± 0.15 0.12 ± 0.17 0.47 ± 0.15 0.39 ± 0.19 0.82 ± 0.19 0.21 ± 0.13 0.89 ± 0.08 0.65 ± 0.15 0.36 ± 0.10 HD 28185 0.18 ± 0.06 0.05 ± 0.08 0.29 ± 0.11 0.31 ± 0.08 0.15 ± 0.06 0.15 ± 0.04 0.28 ± 0.09 0.30 ± 0.07 0.25 ± 0.04 HD 30177 0.36 ± 0.07 0.20 ± 0.13 0.45 ± 0.07 0.38 ± 0.12 0.51 ± 0.12 0.29 ± 0.07 0.53 ± 0.10 0.54 ± 0.10 0.38 ± 0.06 HD 33636^b −0.08 ± 0.08 −0.19 ± 0.09 0.03 ± 0.07 0.02 ± 0.13 −0.04 ± 0.07 −0.12 ± 0.07 −0.17 ± 0.09 −0.04 ± 0.11 −0.13 ± 0.09 HD 37124^b −0.29 ± 0.08 −0.39 ± 0.09 −0.22 ± 0.10 −0.16 ± 0.06 −0.28 ± 0.11 −0.52 ± 0.07 −0.53 ± 0.08 −0.29 ± 0.05 −0.45 ± 0.05 HD 38529 0.34 ± 0.06 0.25 ± 0.06 0.42 ± 0.08 0.37 ± 0.07 0.50 ± 0.10 0.28 ± 0.08 0.51 ± 0.17 0.45 ± 0.08 0.38 ± 0.07 HD 39091 0.15 ± 0.04 0.00 ± 0.07 0.14 ± 0.09 0.13 ± 0.06 0.12 ± 0.08 0.03 ± 0.03 0.06 ± 0.06 0.07 ± 0.05 0.07 ± 0.05 HD 40979 0.22 ± 0.05 0.15 ± 0.07 0.18 ± 0.10 0.18 ± 0.06 0.24 ± 0.13 0.18 ± 0.10 0.17 ± 0.16 0.10 ± 0.11 0.16 ± 0.08 HD 46375 0.15 ± 0.06 0.00 ± 0.12 0.17 ± 0.11 0.24 ± 0.09 0.37 ± 0.11 0.12 ± 0.06 0.44 ± 0.13 0.38 ± 0.13 0.17 ± 0.07 HD 47536 −0.38 ± 0.07 −0.56 ± 0.16 −0.31 ± 0.15 −0.21 ± 0.16 −0.17 ± 0.19 −0.61 ± 0.10 −0.70 ± 0.09 −0.28 ± 0.13 −0.58 ± 0.10 HD 49674 0.22 ± 0.05 0.10 ± 0.14 0.30 ± 0.07 0.24 ± 0.09 0.35 ± 0.09 0.19 ± 0.06 0.40 ± 0.05 0.28 ± 0.09 0.19 ± 0.13 HD 50554 −0.06 ± 0.06 −0.05 ± 0.07 0.02 ± 0.08 0.01 ± 0.05 −0.03 ± 0.08 −0.10 ± 0.06 −0.11 ± 0.08 −0.01 ± 0.14 −0.07 ± 0.04 HD 52265 0.22 ± 0.04 0.15 ± 0.06 0.24 ± 0.08 0.19 ± 0.06 0.25 ± 0.13 0.16 ± 0.08 0.21 ± 0.12 0.20 ± 0.09 0.21 ± 0.05 HD 65216 −0.14 ± 0.07 −0.20 ± 0.08 −0.08 ± 0.08 −0.05 ± 0.05 −0.08 ± 0.07 −0.18 ± 0.03 −0.16 ± 0.05 −0.12 ± 0.08 −0.16 ± 0.04 HD 68988 0.35 ± 0.11 0.18 ± 0.14 0.36 ± 0.15 0.30 ± 0.14 0.45 ± 0.07 0.30 ± 0.06 0.49 ± 0.06 0.39 ± 0.11 0.37 ± 0.08 HD 70642 0.20 ± 0.04 0.06 ± 0.07 0.31 ± 0.12 0.22 ± 0.05 0.21 ± 0.08 0.12 ± 0.05 0.31 ± 0.07 0.26 ± 0.05 0.24 ± 0.04 HD 72659 0.05 ± 0.08 −0.03 ± 0.07 0.11 ± 0.09 0.13 ± 0.11 0.17 ± 0.11 −0.01 ± 0.04 0.00 ± 0.09 0.03 ± 0.08 0.01 ± 0.05 HD 73256 0.25 ± 0.06 0.21 ± 0.10 0.30 ± 0.12 0.39 ± 0.09 0.48 ± 0.11 0.27 ± 0.06 0.45 ± 0.13 0.31 ± 0.08 0.33 ± 0.06 HD 73526 0.29 ± 0.05 0.17 ± 0.10 0.40 ± 0.08 0.42 ± 0.08 0.45 ± 0.08 0.21 ± 0.06 0.35 ± 0.10 0.38 ± 0.05 0.31 ± 0.06 HD 74156 0.14 ± 0.04 0.07 ± 0.09 0.22 ± 0.11 0.19 ± 0.07 0.21 ± 0.08 0.05 ± 0.06 0.15 ± 0.10 0.15 ± 0.06 0.16 ± 0.07 HD 75289 0.18 ± 0.06 0.16 ± 0.08 0.25 ± 0.11 0.22 ± 0.06 0.29 ± 0.09 0.12 ± 0.05 0.15 ± 0.10 0.19 ± 0.09 0.19 ± 0.05 HD 75732 0.29 ± 0.07 0.08 ± 0.14 0.32 ± 0.13 0.36 ± 0.12 0.57 ± 0.14 0.22 ± 0.06 0.58 ± 0.13 0.51 ± 0.07 0.31 ± 0.10 HD 76700 0.38 ± 0.03 0.29 ± 0.10 0.47 ± 0.08 0.45 ± 0.05 0.53 ± 0.08 0.36 ± 0.08 0.51 ± 0.12 0.57 ± 0.10 0.41 ± 0.06 HD 80606 0.27 ± 0.06 0.10 ± 0.15 0.34 ± 0.13 0.35 ± 0.10 0.54 ± 0.12 0.27 ± 0.07 0.42 ± 0.16 0.49 ± 0.09 0.33 ± 0.08 HD 82943 0.25 ± 0.05 0.14 ± 0.06 0.25 ± 0.06 0.23 ± 0.06 0.33 ± 0.08 0.18 ± 0.03 0.35 ± 0.08 0.25 ± 0.06 0.27 ± 0.04 HD 83443 0.44 ± 0.06 0.19 ± 0.12 0.55 ± 0.11 0.46 ± 0.10 0.61 ± 0.12 0.33 ± 0.08 0.58 ± 0.16 0.63 ± 0.09 0.49 ± 0.07 HD 89744 0.21 ± 0.05 0.17 ± 0.08 0.20 ± 0.09 0.18 ± 0.06 0.18 ± 0.10 0.14 ± 0.04 0.04 ± 0.13 0.15 ± 0.05 0.20 ± 0.09 HD 92788 0.31 ± 0.04 0.23 ± 0.09 0.36 ± 0.06 0.34 ± 0.07 0.39 ± 0.08 0.27 ± 0.06 0.49 ± 0.10 0.39 ± 0.07 0.36 ± 0.04 HD 95128 0.01 ± 0.03 −0.07 ± 0.08 0.10 ± 0.08 0.08 ± 0.06 0.05 ± 0.06 −0.03 ± 0.04 0.04 ± 0.06 0.09 ± 0.08 0.02 ± 0.06 HD 104985 −0.01 ± 0.08 −0.32 ± 0.12 −0.04 ± 0.09 −0.04 ± 0.11 −0.01 ± 0.13 −0.33 ± 0.10 −0.38 ± 0.13 0.02 ± 0.12 −0.27 ± 0.08 HD 106252 −0.06 ± 0.05 −0.11 ± 0.05 −0.09 ± 0.09 −0.05 ± 0.05 −0.07 ± 0.08 −0.15 ± 0.04 −0.09 ± 0.10 −0.09 ± 0.08 −0.10 ± 0.04 HD 108147 0.13 ± 0.05 0.11 ± 0.09 0.19 ± 0.09 0.14 ± 0.07 0.19 ± 0.07 0.14 ± 0.06 0.14 ± 0.11 0.13 ± 0.05 0.12 ± 0.06 HD 108874 0.14 ± 0.04 0.01 ± 0.10 0.23 ± 0.11 0.20 ± 0.07 0.25 ± 0.09 0.15 ± 0.06 0.35 ± 0.14 0.28 ± 0.09 0.18 ± 0.08 HD 111232 −0.24 ± 0.07 −0.35 ± 0.09 −0.17 ± 0.11 −0.06 ± 0.06 −0.17 ± 0.08 −0.42 ± 0.05 −0.47 ± 0.09 −0.19 ± 0.05 −0.33 ± 0.04 HD 114386 −0.05 ± 0.08 −0.11 ± 0.16 −0.04 ± 0.17 0.14 ± 0.11 0.37 ± 0.14 −0.04 ± 0.09 −0.02 ± 0.08 0.05 ± 0.09 −0.10 ± 0.05 HD 114729 −0.26 ± 0.05 −0.32 ± 0.08 −0.10 ± 0.10 −0.14 ± 0.05 −0.18 ± 0.09 −0.39 ± 0.09 −0.33 ± 0.13 −0.08 ± 0.08 −0.29 ± 0.05 HD 114762^b −0.55 ± 0.04 −0.60 ± 0.07 −0.56 ± 0.08 −0.46 ± 0.07 −0.52 ± 0.04 −0.80 ± 0.07 −1.08 ± 0.08 −0.79 ± 0.03 −0.74 ± 0.04

b The companions to these stars have minimum masses above 10 M_{Jup} , and are probably Brown-Dwarfs.

Table 1: Continued.

Star (HD) [Si/H] [Ca/H] [Sc/H] [T i/H] [V /H] [Cr/H] [Mn/H] [Co/H] [Ni/H] HD 114783 0.02 ± 0.06 −0.28 ± 0.07 0.11 ± 0.08 0.16 ± 0.08 0.29 ± 0.10 −0.01 ± 0.04 0.21 ± 0.06 0.27 ± 0.10 0.05 ± 0.09 HD 117176 −0.12 ± 0.07 −0.15 ± 0.06 −0.01 ± 0.09 −0.01 ± 0.05 0.00 ± 0.07 −0.16 ± 0.03 −0.03 ± 0.05 −0.01 ± 0.05 −0.12 ± 0.05 HD 120136 0.31 ± 0.09 −0.03 ± 0.11 0.23 ± 0.10 0.28 ± 0.12 0.63 ± 0.07 0.17 ± 0.07 0.29 ± 0.06 0.16 ± 0.06 0.21 ± 0.18 HD 121504 0.11 ± 0.04 0.02 ± 0.09 0.18 ± 0.11 0.21 ± 0.06 0.15 ± 0.08 0.13 ± 0.08 −0.12 ± 0.06 0.08 ± 0.07 0.12 ± 0.07 HD 128311 −0.03 ± 0.07 −0.21 ± 0.14 0.18 ± 0.14 0.00 ± 0.12 0.16 ± 0.15 −0.11 ± 0.09 0.06 ± 0.07 0.03 ± 0.07 −0.06 ± 0.07 HD 130322 −0.05 ± 0.06 −0.17 ± 0.14 0.04 ± 0.09 0.03 ± 0.06 0.12 ± 0.07 −0.04 ± 0.04 0.11 ± 0.06 0.10 ± 0.08 −0.03 ± 0.07 HD 134987 0.22 ± 0.07 0.11 ± 0.09 0.38 ± 0.07 0.33 ± 0.08 0.36 ± 0.05 0.21 ± 0.05 0.50 ± 0.11 0.41 ± 0.07 0.29 ± 0.06 HD 136118^b −0.10 ± 0.07 −0.08 ± 0.10 −0.02 ± 0.09 −0.01 ± 0.10 −0.09 ± 0.04 −0.09 ± 0.07 −0.24 ± 0.04 −0.04 ± 0.03 −0.11 ± 0.04 HD 137759 0.10 ± 0.09 −0.29 ± 0.14 0.19 ± 0.19 0.18 ± 0.18 0.67 ± 0.17 0.07 ± 0.11 0.60 ± 0.07 0.48 ± 0.16 0.12 ± 0.09 HD 141937 0.06 ± 0.04 −0.04 ± 0.07 0.13 ± 0.10 0.11 ± 0.05 0.14 ± 0.08 0.07 ± 0.05 0.15 ± 0.08 −0.08 ± 0.05 0.07 ± 0.05 HD 142415 0.15 ± 0.05 0.13 ± 0.07 0.23 ± 0.09 0.31 ± 0.07 0.31 ± 0.12 0.18 ± 0.05 0.21 ± 0.08 0.19 ± 0.11 0.18 ± 0.07 HD 143761 −0.17 ± 0.03 −0.25 ± 0.09 −0.05 ± 0.09 −0.07 ± 0.07 −0.14 ± 0.03 −0.33 ± 0.03 −0.39 ± 0.09 −0.19 ± 0.06 −0.25 ± 0.06 HD 145675 0.33 ± 0.06 0.03 ± 0.17 0.48 ± 0.11 0.41 ± 0.13 0.65 ± 0.16 0.30 ± 0.07 0.84 ± 0.09 0.62 ± 0.11 0.42 ± 0.09 HD 147513 0.01 ± 0.06 0.04 ± 0.07 0.03 ± 0.06 0.11 ± 0.07 0.09 ± 0.08 0.01 ± 0.04 −0.03 ± 0.06 0.02 ± 0.05 −0.02 ± 0.04 HD 150706 −0.12 ± 0.04 −0.13 ± 0.07 −0.08 ± 0.07 −0.04 ± 0.05 −0.05 ± 0.04 −0.09 ± 0.03 −0.16 ± 0.04 −0.08 ± 0.07 −0.07 ± 0.04 HD 160691 0.26 ± 0.04 0.13 ± 0.07 0.32 ± 0.04 0.30 ± 0.05 0.35 ± 0.07 0.21 ± 0.05 0.37 ± 0.09 0.41 ± 0.06 0.30 ± 0.04 HD 162020^b −0.10 ± 0.09 −0.16 ± 0.16 0.01 ± 0.12 0.11 ± 0.14 0.24 ± 0.16 −0.12 ± 0.09 −0.07 ± 0.09 0.00 ± 0.09 −0.18 ± 0.07 HD 168443 0.08 ± 0.06 −0.05 ± 0.10 0.23 ± 0.08 0.17 ± 0.05 0.15 ± 0.07 0.00 ± 0.04 0.14 ± 0.10 0.17 ± 0.08 0.05 ± 0.05 HD 168746 −0.06 ± 0.06 −0.14 ± 0.11 0.13 ± 0.16 0.07 ± 0.05 0.00 ± 0.13 −0.18 ± 0.05 −0.26 ± 0.02 0.00 ± 0.10 −0.12 ± 0.06 HD 169830 0.12 ± 0.05 0.11 ± 0.07 0.18 ± 0.07 0.08 ± 0.04 0.17 ± 0.13 0.03 ± 0.03 0.17 ± 0.10 0.15 ± 0.08 0.09 ± 0.05 HD 177830 0.31 ± 0.06 −0.07 ± 0.09 0.41 ± 0.12 0.31 ± 0.12 0.80 ± 0.17 0.13 ± 0.07 0.93 ± 0.08 0.59 ± 0.15 0.39 ± 0.09 HD 178911B 0.26 ± 0.06 0.10 ± 0.10 0.27 ± 0.05 0.31 ± 0.07 0.32 ± 0.09 0.20 ± 0.05 0.46 ± 0.15 0.34 ± 0.05 0.29 ± 0.06 HD 179949 0.13 ± 0.05 0.11 ± 0.07 0.11 ± 0.08 0.12 ± 0.05 0.28 ± 0.10 0.08 ± 0.04 0.18 ± 0.08 0.15 ± 0.04 0.13 ± 0.06 HD 186427 0.04 ± 0.05 −0.07 ± 0.10 0.17 ± 0.08 0.13 ± 0.07 0.14 ± 0.06 0.01 ± 0.04 0.10 ± 0.04 0.15 ± 0.05 0.09 ± 0.07 HD 187123 0.08 ± 0.04 0.02 ± 0.08 0.19 ± 0.07 0.12 ± 0.06 0.13 ± 0.04 0.07 ± 0.03 0.23 ± 0.09 0.16 ± 0.03 0.15 ± 0.06 HD 190228 −0.27 ± 0.04 −0.33 ± 0.07 −0.17 ± 0.09 −0.16 ± 0.05 −0.16 ± 0.05 −0.34 ± 0.04 −0.10 ± 0.20 −0.18 ± 0.09 −0.29 ± 0.05 HD 190360A 0.24 ± 0.05 0.11 ± 0.10 0.34 ± 0.09 0.32 ± 0.06 0.35 ± 0.11 0.17 ± 0.06 0.30 ± 0.11 0.38 ± 0.08 0.25 ± 0.06 HD 192263 0.00 ± 0.08 −0.24 ± 0.13 0.18 ± 0.13 0.06 ± 0.10 0.18 ± 0.13 −0.10 ± 0.07 −0.04 ± 0.11 0.06 ± 0.09 −0.04 ± 0.08 HD 195019A 0.09 ± 0.05 −0.03 ± 0.10 0.15 ± 0.09 0.13 ± 0.06 0.12 ± 0.06 0.03 ± 0.06 0.12 ± 0.05 0.06 ± 0.06 0.03 ± 0.04 HD 196050 0.26 ± 0.05 0.13 ± 0.09 0.40 ± 0.09 0.30 ± 0.06 0.38 ± 0.06 0.22 ± 0.09 0.31 ± 0.05 0.37 ± 0.07 0.26 ± 0.07 HD 202206^b 0.22 ± 0.04 0.15 ± 0.08 0.32 ± 0.06 0.26 ± 0.07 0.36 ± 0.10 0.19 ± 0.05 0.43 ± 0.11 0.36 ± 0.07 0.26 ± 0.05 HD 209458 −0.03 ± 0.05 −0.03 ± 0.06 0.05 ± 0.07 0.04 ± 0.04 0.07 ± 0.07 − 0.00 ± 0.02 −0.04 ± 0.03 0.00 ± 0.05 HD 210277 0.16 ± 0.04 0.08 ± 0.11 0.16 ± 0.11 0.24 ± 0.05 0.32 ± 0.10 0.10 ± 0.05 0.32 ± 0.10 0.32 ± 0.08 0.16 ± 0.05 HD 213240 0.09 ± 0.04 0.04 ± 0.05 0.21 ± 0.09 0.12 ± 0.05 0.20 ± 0.08 0.05 ± 0.07 0.20 ± 0.11 0.18 ± 0.07 0.13 ± 0.04 HD 216435 0.24 ± 0.03 0.17 ± 0.05 0.34 ± 0.06 0.22 ± 0.06 0.21 ± 0.12 0.21 ± 0.06 0.27 ± 0.11 0.28 ± 0.10 0.26 ± 0.06 HD 216437 0.21 ± 0.06 0.14 ± 0.08 0.34 ± 0.09 0.30 ± 0.04 0.32 ± 0.05 0.22 ± 0.06 0.32 ± 0.08 0.35 ± 0.03 0.28 ± 0.05 HD 216770 0.29 ± 0.07 0.08 ± 0.14 0.36 ± 0.06 0.36 ± 0.08 0.49 ± 0.08 0.25 ± 0.06 0.54 ± 0.08 0.41 ± 0.09 0.35 ± 0.07 HD 217014 0.17 ± 0.06 0.03 ± 0.07 0.24 ± 0.10 0.17 ± 0.06 0.25 ± 0.06 0.10 ± 0.03 0.27 ± 0.06 0.30 ± 0.04 0.18 ± 0.04 HD 217107 0.33 ± 0.04 0.23 ± 0.10 0.41 ± 0.07 0.37 ± 0.07 0.46 ± 0.11 0.31 ± 0.07 0.49 ± 0.12 0.51 ± 0.09 0.40 ± 0.06 HD 219449 0.16 ± 0.48 −0.15 ± 0.15 0.07 ± 0.14 0.11 ± 0.18 0.28 ± 0.20 −0.01 ± 0.14 0.17 ± 0.17 0.17 ± 0.14 −0.04 ± 0.10 HD 219542B 0.14 ± 0.03 0.04 ± 0.08 0.20 ± 0.07 0.20 ± 0.07 0.20 ± 0.05 0.11 ± 0.04 0.26 ± 0.06 0.21 ± 0.05 0.13 ± 0.03 HD 222404 0.25 ± 0.12 0.01 ± 0.14 0.24 ± 0.11 0.30 ± 0.12 0.58 ± 0.18 0.17 ± 0.10 0.65 ± 0.06 0.48 ± 0.12 0.17 ± 0.07 HD 222582 −0.05 ± 0.06 −0.13 ± 0.11 0.01 ± 0.10 −0.03 ± 0.10 0.07 ± 0.07 −0.09 ± 0.05 0.08 ± 0.07 0.11 ± 0.10 −0.08 ± 0.12

b The companions to these stars have minimum masses above 10 M_{Jup} , and are probably Brown-Dwarfs.

Table 2: Stars without giant planets and abundances derived for Si, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni

Star (HD) [Si/H] [Ca/H] [Sc/H] [T i/H] [V /H] [Cr/H] [Mn/H] [Co/H] [Ni/H]

HD 1581 -0.16 ± 0.05 -0.17 ± 0.07 -0.11 ±0.07 -0.10±0.07 -0.19 ± 0.09 -0.25 ± 0.04 -0.19 ± 0.11 -0.16 ±0.12 -0.22 ± 0.06 HD 4391 -0.11 ± 0.08 -0.15 ± 0.11 0.01 ±0.11 -0.01 ±0.06 0.01 ± 0.09 -0.18 ± 0.09 -0.11 ± 0.12 0.02 ±0.08 -0.12 ± 0.06 HD 5133 -0.21 ± 0.08 -0.30 ± 0.12 -0.07 ±0.12 -0.06 ±0.10 -0.06 ± 0.15 -0.26 ± 0.07 -0.22 ± 0.10 -0.10 ±0.10 -0.28 ± 0.08 HD 7570 0.13 ± 0.06 0.13 ± 0.08 0.13 ±0.07 0.13 ±0.05 0.22 ± 0.11 − 0.19 ± 0.03 0.14 ±0.04 0.16 ± 0.04 HD 10360 -0.27 ± 0.05 -0.44 ± 0.11 -0.31 ±0.12 -0.17 ±0.07 -0.08 ± 0.12 -0.35 ± 0.05 -0.32 ± 0.09 -0.19 ±0.05 -0.34 ± 0.05 HD 10700 -0.43 ± 0.05 -0.52 ± 0.11 -0.41 ±0.08 -0.27 ±0.06 -0.33 ± 0.09 -0.58 ± 0.04 -0.60 ± 0.06 -0.41 ±0.04 -0.55 ± 0.05 HD 14412 -0.48 ± 0.05 -0.55 ± 0.08 -0.40 ±0.07 -0.39 ±0.06 -0.42 ± 0.10 -0.56 ± 0.05 -0.49 ± 0.08 -0.44 ±0.07 -0.55 ± 0.05 HD 17925 -0.04 ± 0.07 -0.07 ± 0.09 -0.02 ±0.14 0.09 ±0.08 0.17 ± 0.12 0.03 ± 0.07 0.01 ± 0.09 0.04 ±0.07 -0.05 ± 0.07 HD 20010 -0.19 ± 0.09 -0.29 ± 0.16 -0.14 ±0.19 -0.14 ±0.36 -0.09 ± 0.21 -0.32 ± 0.11 -0.23 ± 0.10 -0.30 ±0.17 -0.21 ± 0.09 HD 20766 -0.24 ± 0.03 -0.29 ± 0.07 -0.17 ±0.10 -0.16 ±0.04 -0.24 ± 0.10 -0.31 ± 0.06 -0.24 ± 0.09 -0.23 ±0.10 -0.26 ± 0.03 HD 20794 -0.26 ± 0.05 -0.35 ± 0.10 -0.20 ±0.09 -0.07 ±0.07 -0.14 ± 0.09 -0.44 ± 0.05 -0.46 ± 0.05 -0.20 ±0.05 -0.39 ± 0.03 HD 20807 -0.24 ± 0.03 -0.31 ± 0.06 -0.18 ±0.09 -0.23 ±0.05 -0.24 ± 0.03 -0.32 ± 0.04 -0.29 ± 0.09 -0.28 ±0.08 -0.29 ± 0.03 HD 23249 0.10 ± 0.13 -0.02 ± 0.10 0.10 ±0.11 0.17 ±0.10 0.33 ± 0.14 -0.01 ± 0.06 0.23 ± 0.13 0.27 ±0.08 0.13 ± 0.07 HD 23356 -0.14 ± 0.06 -0.26 ± 0.12 -0.05 ±0.12 0.02 ±0.09 0.16 ± 0.14 -0.18 ± 0.05 -0.12 ± 0.12 -0.02 ±0.07 -0.17 ± 0.06 HD 23484 -0.01 ± 0.04 -0.08 ± 0.11 -0.03 ±0.12 0.10 ±0.08 0.19 ± 0.09 0.00 ± 0.05 0.05 ± 0.09 0.07 ±0.07 -0.02 ± 0.05 HD 26965A -0.20 ± 0.06 -0.39 ± 0.10 -0.18 ±0.07 -0.01 ±0.06 -0.02 ± 0.09 -0.36 ± 0.04 -0.40 ± 0.05 -0.10 ±0.09 -0.31 ± 0.04 HD 30495 -0.06 ± 0.05 -0.07 ± 0.07 -0.04 ±0.08 0.02 ±0.07 0.05 ± 0.10 -0.02 ± 0.04 0.00 ± 0.07 -0.01 ±0.09 -0.06 ± 0.04 HD 36435 -0.10 ± 0.04 -0.15 ± 0.07 -0.04 ±0.10 -0.01 ±0.06 0.02 ± 0.08 -0.06 ± 0.04 -0.02 ± 0.06 -0.04 ±0.07 -0.12 ± 0.02 HD 38858 -0.24 ± 0.05 -0.31 ± 0.08 -0.21 ±0.10 -0.18 ±0.05 -0.23 ± 0.06 -0.27 ± 0.06 -0.25 ± 0.07 -0.21 ±0.10 -0.28 ± 0.05 HD 40307 -0.31 ± 0.09 -0.42 ± 0.15 -0.31 ±0.17 -0.13 ±0.11 -0.03 ± 0.13 -0.39 ± 0.06 -0.40 ± 0.05 -0.23 ±0.10 -0.38 ± 0.06 HD 43162 -0.08 ± 0.04 -0.10 ± 0.07 -0.04 ±0.11 -0.02 ±0.05 -0.01 ± 0.06 -0.05 ± 0.06 -0.08 ± 0.06 -0.11 ±0.06 -0.12 ± 0.06 HD 43834 0.07 ± 0.03 -0.04 ± 0.09 0.10 ±0.09 0.11 ±0.06 0.17 ± 0.08 0.03 ± 0.04 0.19 ± 0.09 0.20 ±0.07 0.09 ± 0.04 HD 50281A -0.13 ± 0.07 -0.22 ± 0.14 -0.06 ±0.14 -0.02 ±0.11 0.26 ± 0.15 -0.14 ± 0.10 -0.14 ± 0.12 -0.02 ±0.07 -0.17 ± 0.03 HD 52919 -0.13 ± 0.11 -0.07 ± 0.09 -0.15 ±0.13 0.14 ±0.10 0.30 ± 0.13 -0.09 ± 0.07 -0.02 ± 0.09 -0.02 ±0.08 -0.16 ± 0.06 HD 53143 0.17 ± 0.05 0.10 ± 0.09 0.17 ±0.12 0.22 ±0.08 0.28 ± 0.11 0.17 ± 0.06 0.23 ± 0.11 0.18 ±0.06 0.16 ± 0.04 HD 53680 -0.27 ± 0.26 -0.48 ± 0.32 -0.07 ±0.25 0.07 ±0.35 0.15 ± 0.38 -0.39 ± 0.20 -0.37 ± 0.19 0.02 ±0.14 -0.34 ± 0.09 HD 53705 -0.18 ± 0.05 -0.24 ± 0.06 -0.11 ±0.08 -0.12 ±0.04 -0.15 ± 0.05 -0.31 ± 0.04 -0.29 ± 0.10 -0.14 ±0.09 -0.24 ± 0.03 HD 53706 -0.24 ± 0.05 -0.32 ± 0.10 -0.22 ±0.10 -0.08 ±0.05 -0.09 ± 0.10 -0.32 ± 0.03 -0.26 ± 0.10 -0.13 ±0.06 -0.29 ± 0.05 HD 57095 -0.04 ± 0.08 -0.10 ± 0.10 0.00 ±0.17 0.12 ±0.11 0.20 ± 0.12 -0.03 ± 0.09 -0.05 ± 0.11 -0.01 ±0.05 -0.10 ± 0.05 HD 59686 0.26 ± 0.35 -0.04 ± 0.15 0.46 ±0.12 0.28 ±0.20 0.49 ± 0.23 0.18 ± 0.14 0.58 ± 0.08 0.54 ±0.13 0.19 ± 0.12 HD 61606 -0.08 ± 0.07 -0.15 ± 0.12 -0.04 ±0.13 0.11 ±0.11 0.23 ± 0.15 -0.05 ± 0.09 -0.04 ± 0.07 -0.02 ±0.09 -0.08 ± 0.07 HD 64606 -0.56 ± 0.09 -0.62 ± 0.11 -0.57 ±0.11 -0.32 ±0.12 -0.40 ± 0.12 -0.75 ± 0.07 -0.89 ± 0.11 -0.60 ±0.08 -0.72 ± 0.06 HD 65277 -0.31 ±0.08 -0.27 ± 0.14 -0.27 ± 0.14 0.08 ± 0.14 0.28 ± 0.17 -0.21 ± 0.13 -0.25 ± 0.13 -0.14 ± 0.08 -0.30 ±0.07 HD 65486 -0.31 ±0.08 -0.52 ± 0.14 -0.30 ± 0.16 -0.20 ± 0.12 -0.13 ± 0.15 -0.42 ± 0.10 -0.30 ± 0.10 -0.30 ± 0.06 -0.42 ±0.05 HD 65907A -0.16 ±0.05 -0.25 ± 0.09 -0.09 ± 0.10 -0.03 ± 0.09 -0.12 ± 0.11 -0.38 ± 0.04 -0.47 ± 0.09 -0.22 ± 0.07 -0.30 ±0.04 HD 67199 0.03 ±0.09 -0.13 ± 0.11 -0.11 ± 0.09 0.14 ± 0.09 0.21 ± 0.14 -0.01 ± 0.07 0.05 ± 0.08 0.13 ± 0.10 0.03 ±0.05 HD 69830 -0.08 ±0.03 -0.15 ± 0.09 -0.02 ± 0.10 -0.03 ± 0.06 0.08 ± 0.08 -0.10 ± 0.04 -0.04 ± 0.04 0.01 ± 0.08 -0.06 ±0.03 HD 72673 -0.40 ±0.04 -0.46 ± 0.10 -0.32 ± 0.11 -0.24 ± 0.05 -0.23 ± 0.06 -0.45 ± 0.04 -0.45 ± 0.09 -0.30 ± 0.06 -0.43 ±0.03 HD 74576 -0.10 ±0.06 -0.21 ± 0.11 -0.08 ± 0.12 -0.01 ± 0.09 0.10 ± 0.13 -0.12 ± 0.07 -0.15 ± 0.07 -0.04 ± 0.05 -0.13 ±0.07 HD 76151 0.08 ±0.04 0.01 ± 0.07 0.09 ± 0.05 0.12 ± 0.04 0.14 ± 0.09 0.10 ± 0.06 0.18 ± 0.06 0.16 ± 0.06 0.11 ±0.02 HD 82342 -0.44 ±0.09 -0.21 ± 0.12 -0.28 ± 0.13 0.18 ± 0.13 0.30 ± 0.15 -0.37 ± 0.10 -0.45 ± 0.13 -0.16 ± 0.08 -0.49 ±0.08 HD 83443 0.44 ±0.06 0.19 ± 0.11 0.55 ± 0.10 0.46 ± 0.11 0.61 ± 0.12 0.33 ± 0.08 0.58 ± 0.16 0.63 ± 0.09 0.49 ±0.07 HD 84117 -0.05 ±0.05 -0.11 ± 0.07 -0.07 ± 0.09 -0.04 ± 0.08 -0.07 ± 0.12 -0.13 ± 0.06 -0.11 ± 0.08 -0.20 ± 0.13 -0.07 ±0.07 HD 85512 -0.13 ±0.23 -0.58 ± 0.33 -0.12 ± 0.32 0.15 ± 0.58 0.33 ± 0.57 -0.30 ± 0.20 -0.32 ± 0.21 0.11 ± 0.17 -0.24 ±0.14 HD 100623 -0.35 ±0.06 -0.38 ± 0.12 -0.28 ± 0.10 -0.14 ± 0.07 -0.14 ± 0.12 -0.36 ± 0.08 -0.39 ± 0.09 -0.23 ± 0.05 -0.40 ±0.06 HD 101581 -0.33 ±0.12 -0.66 ± 0.17 -0.32 ± 0.14 -0.20 ± 0.20 -0.01 ± 0.20 -0.50 ± 0.13 -0.48 ± 0.16 -0.26 ± 0.06 -0.41 ±0.10 HD 102365 -0.22 ±0.07 -0.32 ± 0.08 -0.13 ± 0.08 -0.09 ± 0.06 -0.20 ± 0.08 -0.36 ± 0.06 -0.33 ± 0.05 -0.22 ± 0.06 -0.28 ±0.06 HD 102438 -0.22 ±0.06 -0.30 ± 0.09 -0.18 ± 0.09 -0.08 ± 0.07 -0.11 ± 0.13 -0.17 ± 0.06 -0.13 ± 0.07 -0.16 ± 0.06 -0.24 ±0.06 HD 103166 0.40 ±0.05 0.19 ± 0.11 0.43 ± 0.10 0.43 ± 0.10 0.56 ± 0.12 0.26 ± 0.07 0.50 ± 0.15 0.48 ± 0.09 0.45 ±0.07 HD 103932 0.05 ±0.09 -0.01 ± 0.17 0.14 ± 0.17 0.38 ± 0.19 0.61 ± 0.21 0.08 ± 0.13 0.25 ± 0.11 0.26 ± 0.12 0.05 ±0.10 HD 104304 0.29 ±0.05 0.13 ± 0.07 0.35 ± 0.08 0.29 ± 0.07 0.36 ± 0.08 0.21 ± 0.05 0.42 ± 0.15 0.43 ± 0.09 0.33 ±0.06 HD 109200 -0.24 ±0.08 -0.36 ± 0.09 -0.21 ± 0.10 -0.10 ± 0.07 -0.08 ± 0.11 -0.32 ± 0.05 -0.35 ± 0.04 -0.21 ± 0.07 -0.32 ±0.06 HD 111261 -0.53 ±0.13 -0.53 ± 0.13 -0.38 ± 0.16 -0.14 ± 0.14 -0.07 ± 0.17 -0.41 ± 0.11 -0.52 ± 0.16 -0.28 ± 0.05 -0.48 ±0.11 HD 114386 -0.05 ±0.09 -0.11 ± 0.14 -0.04 ± 0.15 0.14 ± 0.14 0.37 ± 0.17 -0.04 ± 0.09 -0.02 ± 0.09 0.05 ± 0.10 -0.10 ±0.05 HD 115617 -0.01 ±0.05 -0.09 ± 0.07 0.14 ± 0.08 0.08 ± 0.07 0.05 ± 0.09 -0.02 ± 0.05 0.04 ± 0.06 0.02 ± 0.06 -0.03 ±0.04 HD 118972 -0.06 ±0.06 -0.10 ± 0.09 -0.04 ± 0.11 0.05 ± 0.10 0.11 ± 0.11 -0.04 ± 0.07 -0.03 ± 0.07 -0.07 ± 0.07 -0.12 ±0.05 HD 125072 0.27 ±0.11 0.12 ± 0.16 0.32 ± 0.14 0.39 ± 0.17 0.68 ± 0.19 0.20 ± 0.11 0.42 ± 0.11 0.45 ± 0.11 0.24± 0.09 HD 128620 0.27 ±0.04 0.17 ± 0.07 0.37 ± 0.10 0.28 ± 0.06 0.37 ± 0.06 0.21 ± 0.04 0.34 ± 0.09 0.38 ± 0.04 0.31 ±0.05 HD 128621 0.23 ±0.06 0.00 ± 0.12 0.26 ± 0.11 0.26 ± 0.12 0.44 ± 0.14 0.13 ± 0.08 0.30 ± 0.17 0.40 ± 0.10 0.24 ± 0.06

Table 2: Continued.

Star (HD) [Si/H] [Ca/H] [Sc/H] [T i/H] [V /H] [Cr/H] [Mn/H] [Co/H] [Ni/H] HD 130922 -0.08 ±0.09 -0.21 ± 0.14 -0.06 ± 0.15 0.04 ± 0.14 0.24 ± 0.17 -0.13 ± 0.10 -0.09 ± 0.13 0.03 ± 0.08 -0.11 ±0.09 HD 131977 0.00 ±0.08 -0.11 ± 0.14 0.15 ± 0.16 0.17 ± 0.14 0.39 ± 0.17 -0.04 ± 0.09 0.06 ± 0.13 0.16 ± 0.09 0.01 ± 0.07 HD 135204 -0.05 ±0.05 -0.16 ± 0.09 0.09 ± 0.12 0.08 ± 0.05 0.01 ± 0.08 -0.18 ± 0.04 -0.11 ± 0.10 0.03 ± 0.07 -0.11 ±0.04 HD 136352 -0.20 ±0.06 -0.30 ± 0.07 -0.10 ± 0.13 -0.11 ± 0.07 -0.21 ± 0.12 -0.38 ± 0.06 -0.44 ± 0.09 -0.22 ± 0.08 -0.30 ±0.04 HD 140901 0.08 ± 0.04 0.03 ±0.10 0.14 ± 0.07 0.17 ± 0.06 0.24 ± 0.09 0.07 ± 0.07 0.22 ±0.07 0.15 ± 0.06 0.12± 0.04 HD 142709 -0.27 ± 0.11 -0.25 ±0.15 -0.09 ± 0.17 0.31 ± 0.17 0.55 ± 0.20 -0.17 ± 0.14 -0.29 ±0.10 -0.05 ± 0.12 -0.36 ±0.07 HD 144628 -0.33 ± 0.08 -0.40 ±0.11 -0.31 ± 0.08 -0.13 ± 0.07 -0.12 ± 0.12 -0.41 ± 0.06 -0.45 ±0.04 -0.27 ± 0.05 -0.33 ±0.06 HD 145417 -1.16 ± 0.09 -0.97 ±0.17 -1.07 ± 0.15 -0.66 ± 0.17 -0.82 ± 0.18 -1.19 ± 0.12 -1.36 ±0.10 -1.15 ± 0.12 -1.28 ±0.07 HD 146233 0.06 ± 0.05 -0.01 ±0.06 0.05 ± 0.08 0.06 ± 0.05 0.07 ± 0.06 -0.01 ± 0.07 0.08 ±0.07 0.05 ± 0.08 0.02 ±0.03 HD 149661 0.02 ± 0.05 -0.06 ±0.08 0.03 ± 0.11 0.11 ± 0.07 0.18 ± 0.10 0.00 ± 0.06 0.05 ±0.08 0.11 ± 0.07 -0.01 ±0.05 HD 150689 -0.13 ± 0.09 -0.13 ±0.13 -0.16 ± 0.16 0.10 ± 0.15 0.25 ± 0.17 -0.07 ± 0.10 -0.12 ±0.10 -0.05 ± 0.07 -0.17 ±0.07 HD 152391 -0.03 ± 0.07 -0.06 ±0.06 0.01 ± 0.08 0.10 ± 0.06 0.11 ± 0.10 0.00 ± 0.06 0.00 ±0.06 -0.01 ± 0.06 -0.06 ±0.05 HD 154088 0.33 ± 0.06 0.18 ±0.10 0.34 ± 0.10 0.41 ± 0.09 0.50 ± 0.10 0.24 ± 0.07 0.48 ±0.16 0.45 ± 0.09 0.35 ± 0.07 HD 154363 -0.27 ± 0.16 -0.78 ±0.22 -0.36 ± 0.19 -0.18 ± 0.27 -0.06 ± 0.28 -0.60 ± 0.20 -0.83 ±0.18 -0.32 ± 0.10 -0.55 ±0.12 HD 154577 -0.61 ± 0.10 -0.73 ±0.12 -0.49 ± 0.11 -0.37 ± 0.11 -0.34 ± 0.10 -0.63 ± 0.08 -0.73 ±0.05 0.52 ± 0.07 -0.65 ±0.06 HD 156026 -0.31 ± 0.14 -0.57 ±0.18 -0.19 ± 0.17 -0.07 ± 0.18 0.09 ± 0.20 -0.36 ± 0.13 -0.47 ±0.14 -0.13 ± 0.08 -0.28 ±0.09 HD 156274 -0.27 ± 0.07 -0.35 ±0.09 -0.28 ± 0.10 -0.12 ± 0.05 -0.13 ± 0.09 -0.35 ± 0.06 -0.37 ±0.06 -0.25 ± 0.04 -0.37 ±0.04 HD 156384 -0.59 ± 0.16 -0.41 ±0.20 -0.41 ± 0.18 -0.04 ± 0.17 0.10 ± 0.20 -0.46 ± 0.14 -0.56 ±0.11 -0.37 ± 0.08 -0.61 ±0.09 HD 165185 -0.05 ± 0.06 -0.07 ±0.09 -0.04 ± 0.09 0.01 ± 0.13 0.05 ± 0.10 -0.10 ± 0.07 -0.04 ±0.10 -0.10 ± 0.10 -0.09 ±0.09 HD 165499 -0.02 ± 0.04 -0.08 ±0.05 0.03 ± 0.07 0.00 ± 0.05 -0.05 ± 0.08 -0.10 ± 0.06 -0.12 ±0.09 -0.03 ± 0.07 -0.04 ±0.06 HD 170493 0.12 ± 0.10 0.01 ±0.15 0.16 ± 0.15 0.39 ± 0.21 0.47 ± 0.19 0.19 ± 0.16 0.37 ±0.08 0.35 ± 0.12 0.13 ±0.05 HD 170573 -0.18 ± 0.11 -0.22 ±0.17 -0.10 ± 0.21 0.21 ± 0.17 0.41 ± 0.17 -0.02 ± 0.12 -0.08 ±0.16 0.06 ± 0.08 -0.19 ±0.07 HD 170657 -0.21 ± 0.07 -0.28 ±0.11 -0.21 ± 0.11 -0.05 ± 0.09 0.01 ± 0.10 -0.21 ± 0.08 -0.24 ±0.09 -0.12 ± 0.05 -0.26 ±0.05 HD 172051 -0.22 ± 0.07 -0.26 ±0.08 -0.23 ± 0.11 -0.09 ± 0.07 -0.10 ± 0.08 -0.26 ± 0.04 -0.27 ±0.06 -0.19 ± 0.06 -0.25 ±0.04 HD 177565 0.14 ± 0.03 0.03 ±0.08 0.17 ± 0.08 0.18 ± 0.05 0.23 ± 0.08 0.06 ± 0.06 0.22 ±0.09 0.17 ± 0.05 0.16 ± 0.04 HD 191408A -0.49 ± 0.06 -0.45 ±0.14 -0.49 ± 0.13 -0.10 ± 0.09 -0.13 ± 0.10 -0.53 ± 0.06 -0.60 ±0.08 -0.36 ± 0.05 -0.59 ±0.05 HD 192310 0.01 ± 0.08 -0.18 ±0.14 -0.02 ± 0.09 0.18 ± 0.14 0.25 ± 0.15 -0.05 ± 0.05 0.11 ±0.06 0.17 ± 0.11 0.01 ± 0.06 HD 196761 -0.30 ± 0.05 -0.39 ±0.07 -0.27 ± 0.11 -0.22 ± 0.07 -0.21 ± 0.09 -0.33 ± 0.05 -0.29 ±0.07 -0.23 ± 0.03 -0.34 ±0.03 HD 207129 -0.05 ± 0.04 -0.07 ±0.07 0.03 ± 0.09 -0.02 ± 0.07 -0.01 ± 0.05 -0.11 ± 0.06 -0.06 ±0.09 -0.08 ± 0.09 -0.07 ±0.03 HD 209100 -0.14 ± 0.09 -0.33 ±0.15 -0.07 ± 0.14 -0.06 ± 0.16 0.07 ± 0.19 -0.22 ± 0.10 -0.21 ±0.10 0.04 ± 0.11 -0.19 ±0.09 HD 211415 -0.22 ± 0.05 -0.28 ±0.06 -0.12 ± 0.08 -0.15 ± 0.04 -0.18 ± 0.09 -0.28 ± 0.07 -0.25 ±0.08 -0.22 ± 0.10 -0.23 ±0.03 HD 216803 -0.10 ± 0.11 -0.41 ±0.14 0.03 ± 0.11 -0.13 ± 0.17 0.18 ± 0.20 -0.23 ± 0.12 -0.13 ±0.12 0.00 ± 0.07 -0.16 ±0.07 HD 222237 -0.33 ± 0.05 -0.46 ±0.14 -0.21 ± 0.12 -0.02 ± 0.14 0.34 ± 0.17 -0.43 ± 0.08 -0.09 ±0.09 -0.04 ± 0.07 -0.38 ±0.07 HD 222335 -0.21 ± 0.06 -0.27 ±0.09 -0.30 ± 0.12 -0.08 ± 0.08 -0.02 ± 0.10 -0.20 ± 0.06 -0.18 ±0.05 -0.11 ± 0.07 -0.26 ±0.05

Table 3: Abundances of Na, Mg and Al (from Beirão et al. 2005 with the addition of our results) and atmospheric parameters (from Santos et al. 2004b, 2005) for stars with planets.

Star (HD) [Na/H] [Mg/H] [Al/H] T_{eff} log g ξ_t [F e/H] [K] [cm s^{−2} ] [km s^{−1} ]

HD 142 0.28 ± 0.07 0.16 ± 0.06 - 6302 ± 56 4.34 ± 0.13 1.86± 0.17 0.14 ± 0.07 HD 1237 -0.08 ± 0.07 0.04 ± 0.04 0.03 ± 0.07 5536 ± 50 4.56 ± 0.12 1.33± 0.06 0.12 ± 0.06 HD 2039 0.38 ± 0.06 0.35 ± 0.04 0.42 ± 0.03 5976 ± 51 4.45 ± 0.10 1.26± 0.07 0.32 ± 0.06 HD 3651 0.00 ± 0.04 0.17 ± 0.05 0.24 ± 0.04 5173 ± 35 4.37 ± 0.12 0.74± 0.05 0.12 ± 0.04 HD 4203 0.42 ± 0.05 0.48 ± 0.06 0.51 ± 0.03 5636 ± 40 4.23 ± 0.14 1.12± 0.05 0.40 ± 0.05 HD 4208 -0.22 ± 0.04 -0.12 ± 0.08 -0.10 ± 0.02 5626 ± 32 4.49 ± 0.10 0.95± 0.06 −0.24 ± 0.04 HD 6434 -0.38 ± 0.07 -0.21 ± 0.07 -0.24 ± 0.07 5835 ± 59 4.60 ± 0.12 1.53± 0.27 −0.52 ± 0.08 HD 8574 0.04 ± 0.04 0.12 ± 0.07 0.04 ± 0.07 6151 ± 57 4.51 ± 0.10 1.45± 0.15 0.06 ± 0.07 HD 9826 0.25 ± 0.05 0.24 ± 0.07 - 6212 ± 64 4.26 ± 0.13 1.69± 0.16 0.13 ± 0.08 HD 10647 -0.06 ± 0.06 0.02 ± 0.06 -0.07 ± 0.04 6143 ± 31 4.48 ± 0.08 1.40± 0.08 −0.03 ± 0.04 HD 10697 0.14 ± 0.03 0.17 ± 0.06 0.21 ± 0.03 5641 ± 28 4.05 ± 0.05 1.13± 0.03 0.14 ± 0.04 HD 12661 0.41 ± 0.07 0.47 ± 0.04 0.43 ± 0.03 5702 ± 36 4.33 ± 0.08 1.05± 0.04 0.36 ± 0.05 HD 13445 -0.29 ± 0.07 -0.03 ± 0.04 -0.04 ± 0.03 5163 ± 36 4.52 ± 0.12 0.72± 0.06 −0.24 ± 0.04 HD 16141 0.11 ± 0.05 0.17 ± 0.03 0.21 ± 0.04 5801 ± 30 4.22 ± 0.12 1.34± 0.04 0.15 ± 0.04 HD 17051 0.24 ± 0.03 0.19 ± 0.06 0.19 ± 0.03 6252 ± 53 4.61 ± 0.16 1.18± 0.10 0.26 ± 0.06 HD 19994 0.48 ± 0.05 0.21 ± 0.04 0.32 ± 0.03 6190 ± 56 4.19 ± 0.12 1.54± 0.06 0.24 ± 0.07 HD 20367 0.10 ± 0.05 0.19 ± 0.08 0.17 ± 0.05 6138 ± 79 4.53 ± 0.22 1.22± 0.16 0.17 ± 0.10 HD 22049 -0.23 ± 0.05 -0.04 ± 0.04 -0.07 ± 0.03 5073 ± 42 4.43 ± 0.08 1.05± 0.06 −0.13 ± 0.04 HD 23079 -0.08 ± 0.05 -0.04 ± 0.06 -0.06 ± 0.03 5959 ± 46 4.35 ± 0.12 1.20± 0.10 −0.11 ± 0.06 HD 23596 0.47 ± 0.06 0.33 ± 0.06 0.32 ± 0.05 6108 ± 36 4.25 ± 0.10 1.30± 0.05 0.31 ± 0.05 HD 27442 0.41 ± 0.25 0.51 ± 0.07 0.53 ± 0.08 4825 ± 107 3.55 ± 0.32 1.18± 0.12 0.39 ± 0.13 HD 28185 0.27 ± 0.05 0.18 ± 0.05 0.30 ± 0.03 5656 ± 44 4.45 ± 0.08 1.01± 0.06 0.22 ± 0.05 HD 30177 0.44 ± 0.06 0.46 ± 0.06 0.54 ± 0.05 5588 ± 57 4.29 ± 0.12 1.08± 0.06 0.39 ± 0.07 HD 33636 -0.10 ± 0.05 -0.07 ± 0.04 -0.02 ± 0.03 6046 ± 49 4.71 ± 0.09 1.79± 0.19 −0.08 ± 0.06 HD 37124 -0.32 ± 0.05 -0.13 ± 0.02 -0.11 ± 0.03 5546 ± 30 4.50 ± 0.03 0.80± 0.07 −0.38 ± 0.04 HD 38529 0.48 ± 0.06 0.47 ± 0.03 0.47 ± 0.04 5674 ± 40 3.94 ± 0.12 1.38± 0.05 0.40 ± 0.06 HD 39091 0.17 ± 0.04 0.15 ± 0.04 0.17 ± 0.03 5991 ± 27 4.42 ± 0.10 1.24± 0.04 0.10 ± 0.04 HD 40979 0.34 ± 0.04 0.33 ± 0.05 - 6145 ± 42 4.31 ± 0.15 1.29± 0.09 0.21 ± 0.05 HD 46375 0.19 ± 0.06 0.39 ± 0.04 0.32 ± 0.06 5268 ± 55 4.41 ± 0.16 0.97± 0.06 0.20 ± 0.06 HD 47536 -0.42 ± 0.31 -0.25 ± 0.06 -0.20 ± 0.10 4554 ± 85 2.48 ± 0.23 1.82± 0.08 −0.54 ± 0.12 HD 49674 0.22 ± 0.05 0.35 ± 0.06 - 5644 ± 54 4.37 ± 0.07 0.89± 0.07 0.33 ± 0.06 HD 50554 0.03 ± 0.06 0.04 ± 0.03 0.00 ± 0.02 6026 ± 30 4.41 ± 0.13 1.11± 0.06 0.01 ± 0.04 HD 52265 0.24 ± 0.06 0.20 ± 0.05 0.24 ± 0.03 6103 ± 52 4.28 ± 0.15 1.36± 0.08 0.23 ± 0.06 HD 65216 -0.20 ± 0.02 -0.12 ± 0.04 -0.09 ± 0.05 5666 ± 31 4.53 ± 0.09 1.06± 0.05 −0.12 ± 0.04 HD 68988 0.40 ± 0.04 0.39 ± 0.04 0.39 ± 0.05 5988 ± 52 4.45 ± 0.15 1.25± 0.08 0.36 ± 0.06 HD 70642 0.23 ± 0.06 0.36 ± 0.04 0.28 ± 0.03 5693 ± 26 4.41 ± 0.09 1.01± 0.04 0.18 ± 0.04 HD 72659 0.07 ± 0.04 0.11 ± 0.06 0.07 ± 0.06 5995 ± 45 4.30 ± 0.07 1.42± 0.09 0.03 ± 0.06 HD 73256 0.30 ± 0.06 0.37 ± 0.04 0.33 ± 0.06 5518 ± 49 4.42 ± 0.12 1.22± 0.06 0.26 ± 0.06 HD 73526 0.24 ± 0.04 0.40 ± 0.05 0.38 ± 0.06 5699 ± 49 4.27 ± 0.12 1.26± 0.06 0.27 ± 0.06 HD 74156 0.21 ± 0.03 0.18 ± 0.03 0.27 ± 0.02 6112 ± 39 4.34 ± 0.10 1.38± 0.07 0.16 ± 0.05 HD 75289 0.13 ± 0.04 0.24 ± 0.04 0.26 ± 0.03 6143 ± 53 4.42 ± 0.13 1.53± 0.09 0.28 ± 0.07 HD 75732 0.26 ± 0.07 0.48 ± 0.06 0.47 ± 0.04 5279 ± 62 4.37 ± 0.18 0.98± 0.07 0.33 ± 0.07 HD 76700 0.40 ± 0.06 0.54 ± 0.05 0.52 ± 0.04 5737 ± 34 4.25 ± 0.14 1.18± 0.04 0.41 ± 0.05 HD 80606 0.30 ± 0.08 0.41 ± 0.06 0.49 ± 0.06 5574 ± 72 4.46 ± 0.20 1.14± 0.09 0.32 ± 0.09 HD 82943 0.29 ± 0.02 0.22 ± 0.04 0.25 ± 0.04 6016 ± 30 4.46 ± 0.07 1.13± 0.04 0.30 ± 0.03 HD 83443 - 0.49 ± 0.05 0.53 ± 0.06 5454 ± 61 4.33 ± 0.17 1.08± 0.08 0.35 ± 0.08 HD 89744 0.45 ± 0.04 - 0.36 ± 0.06 6234 ± 45 3.98 ± 0.05 1.62± 0.08 0.22 ± 0.05 HD 92788 0.38 ± 0.06 0.35 ± 0.02 0.43 ± 0.03 5758 ± 37 4.3 ± 0.04 1.1± 0.04 0.33 ± 0.05 HD 95128 0.07 ± 0.03 0.09 ± 0.04 0.09 ± 0.03 5954 ± 25 4.44 ± 0.10 1.30± 0.04 0.06 ± 0.03 HD 104985 -0.18 ± 0.21 -0.10 ± 0.03 -0.01 ± 0.05 4773 ± 62 2.76 ± 0.14 1.71± 0.07 −0.28 ± 0.09 HD 106252 0.01 ± 0.03 0.06 ± 0.05 0.01 ± 0.02 5899 ± 35 4.34 ± 0.07 1.08± 0.06 −0.01 ± 0.05 HD 108147 0.18 ± 0.06 0.21 ± 0.04 - 6248 ± 42 4.49 ± 0.16 1.35± 0.08 0.20 ± 0.05 HD 108874 0.13 ± 0.07 0.27 ± 0.03 0.30 ± 0.04 5596 ± 42 4.37 ± 0.12 0.89± 0.05 0.23 ± 0.05 HD 111232 -0.33 ± 0.05 -0.11 ± 0.03 -0.1 ± 0.04 5494 ± 26 4.50 ± 0.10 0.84± 0.05 −0.36 ± 0.04 HD 114386 - 0.07 ± 0.07 0.12 ± 0.05 4804 ± 61 4.36 ± 0.28 0.57± 0.12 −0.08 ± 0.06 HD 114729 -0.26 ± 0.06 -0.09 ± 0.05 -0.13 ± 0.06 5886 ± 36 4.28 ± 0.13 1.25± 0.09 −0.25 ± 0.05 HD 114762 -0.59 ± 0.03 -0.40 ± 0.02 -0.56 ± 0.03 5884 ± 34 4.22 ± 0.02 1.31± 0.17 −0.70 ± 0.04 HD 114783 -0.11 ± 0.04 0.16 ± 0.04 0.18 ± 0.06 5098 ± 36 4.45 ± 0.11 0.74± 0.05 0.09 ± 0.04 HD 117176 -0.10 ± 0.04 0.04 ± 0.03 0.12 ± 0.06 5560 ± 34 4.07 ± 0.05 1.18± 0.05 −0.06 ± 0.05 HD 120136 0.44 ± 0.05 - - 6339 ± 73 4.19 ± 0.10 1.70± 0.16 0.23 ± 0.07 HD 121504 0.10 ± 0.03 0.10 ± 0.06 0.19 ± 0.06 6075 ± 40 4.64 ± 0.12 1.31± 0.07 0.16 ± 0.05 HD 128311 -0.26 ± 0.08 0.09 ± 0.06 0.07 ± 0.06 4835 ± 72 4.44 ± 0.21 0.89± 0.11 0.03 ± 0.07 HD 130322 -0.17 ± 0.07 0.05 ± 0.06 0.07 ± 0.02 5392 ± 36 4.48 ± 0.06 0.85± 0.05 0.03 ± 0.04 HD 134987 0.30 ± 0.05 0.39 ± 0.04 0.38 ± 0.03 5776 ± 29 4.36 ± 0.07 1.09± 0.04 0.30 ± 0.04 HD 136118 0.02 ± 0.04 0.14 ± 0.04 - 6222 ± 39 4.27 ± 0.15 1.79± 0.12 −0.04 ± 0.05 HD 137759 0.17 ± 0.40 0.08 ± 0.08 0.21 ± 0.09 4775 ± 113 3.09 ± 0.40 1.78± 0.11 0.13 ± 0.14 HD 141937 0.05 ± 0.03 0.21 ± 0.05 0.13 ± 0.04 5909 ± 39 4.51 ± 0.08 1.13± 0.06 0.10 ± 0.05 HD 142415 0.15 ± 0.04 0.17 ± 0.04 0.17 ± 0.04 6045 ± 44 4.53 ± 0.08 1.12± 0.07 0.21 ± 0.05 HD 143761 -0.18 ± 0.03 -0.07 ± 0.03 -0.04 ± 0.05 5853 ± 25 4.41 ± 0.15 1.35± 0.07 −0.21 ± 0.04 HD 145675 0.40 ± 0.08 0.50 ± 0.05 0.52 ± 0.06 5311 ± 87 4.42 ± 0.18 0.92± 0.10 0.43 ± 0.08 HD 147513 -0.08 ± 0.03 0.09 ± 0.04 0.06 ± 0.02 5894 ± 31 4.43 ± 0.02 1.26 ± 0.05 0.08 ± 0.04 HD 150706 -0.08 ± 0.04 0.01 ± 0.06 -0.12 ± 0.03 5961 ± 27 4.50 ± 0.10 1.11± 0.06 −0.01 ± 0.04 HD 160691 0.38 ± 0.05 0.35 ± 0.04 0.39 ± 0.03 5798 ± 33 4.31 ± 0.08 1.19± 0.04 0.32 ± 0.04 HD 162020 -0.28 ± 0.10 0.06 ± 0.06 0.05 ± 0.06 4858 ± 81 4.42 ± 0.30 0.86± 0.14 −0.04 ± 0.07 HD 168443 0.04 ± 0.03 0.17 ± 0.03 0.24 ± 0.03 5617 ± 35 4.22 ± 0.05 1.21± 0.05 0.06 ± 0.05 HD 168746 -0.04 ± 0.05 0.18 ± 0.03 0.23 ± 0.05 5601 ± 33 4.41 ± 0.12 0.99± 0.05 −0.08 ± 0.05 HD 169830 0.41 ± 0.02 0.18 ± 0.06 0.18 ± 0.03 6299 ± 41 4.10 ± 0.02 1.42± 0.09 0.21 ± 0.05 HD 177830 0.37 ± 0.14 0.56 ± 0.06 0.54 ± 0.07 4804 ± 77 3.57 ± 0.17 1.14± 0.09 0.33 ± 0.09 HD 178911 0.12 ± 0.07 0.30 ± 0.04 0.27 ± 0.03 5600 ± 42 4.44 ± 0.08 0.95± 0.05 0.27 ± 0.05

Table 3: Continued.

Star (HD) [Na/H] [Mg/H] [Al/H] T_{eff} log g ξ_t [F e/H] [K] [cm s^{−2} ] [km s^{−1} ] HD 179949 0.30 ± 0.02 0.22 ± 0.06 - 6260 ± 43 4.43 ± 0.05 1.41± 0.09 0.22 ± 0.05 HD 186427 0.07 ± 0.02 0.12 ± 0.05 0.11 ± 0.03 5772 ± 25 4.40 ± 0.07 1.07± 0.04 0.08 ± 0.04 HD 187123 0.15 ± 0.02 0.14 ± 0.02 0.13 ± 0.02 5845 ± 22 4.42 ± 0.07 1.10± 0.03 0.13 ± 0.03 HD 190228 -0.24 ± 0.04 -0.16 ± 0.03 -0.12 ± 0.02 5327 ± 34 3.90 ± 0.07 1.11± 0.04 −0.26 ± 0.05 HD 190360 0.26 ± 0.05 0.33 ± 0.04 0.34 ± 0.05 5584 ± 36 4.37 ± 0.06 1.07± 0.05 0.24 ± 0.05 HD 192263 - 0.07 ± 0.06 0.02 ± 0.04 4947 ± 58 4.51 ± 0.20 0.86± 0.09 −0.02 ± 0.06 HD 195019 0.04 ± 0.03 0.13 ± 0.03 0.19 ± 0.02 5842 ± 35 4.32 ± 0.07 1.27± 0.05 0.08 ± 0.04 HD 196050 0.34 ± 0.04 0.31 ± 0.05 0.40 ± 0.03 5918 ± 44 4.35 ± 0.13 1.39± 0.06 0.22 ± 0.05 HD 202206 0.38 ± 0.04 0.41 ± 0.07 0.37 ± 0.03 5752 ± 53 4.50 ± 0.09 1.01± 0.06 0.35 ± 0.06 HD 209458 -0.04 ± 0.02 0.01 ± 0.03 0.00 ± 0.02 6117 ± 26 4.48 ± 0.08 1.40± 0.06 0.02 ± 0.03 HD 210277 0.2 ± 0.05 0.32 ± 0.06 0.35 ± 0.03 5532 ± 27 4.29 ± 0.13 1.04± 0.03 0.19 ± 0.04 HD 213240 0.22 ± 0.05 0.23 ± 0.04 0.20 ± 0.02 5984 ± 33 4.25 ± 0.10 1.25± 0.05 0.17 ± 0.05 HD 216435 0.37 ± 0.03 0.31 ± 0.05 0.32 ± 0.02 5938 ± 42 4.12 ± 0.05 1.28± 0.06 0.24 ± 0.05 HD 216437 0.35 ± 0.06 0.31 ± 0.03 0.40 ± 0.03 5887 ± 32 4.30 ± 0.07 1.31± 0.04 0.25 ± 0.04 HD 216770 0.18 ± 0.04 0.43 ± 0.02 0.37 ± 0.06 5423 ± 41 4.40 ± 0.13 1.01± 0.05 0.26 ± 0.04 HD 217014 0.25 ± 0.05 0.3 ± 0.04 0.31 ± 0.02 5804 ± 36 4.42 ± 0.07 1.20± 0.05 0.20 ± 0.05 HD 217107 0.38 ± 0.05 0.41 ± 0.05 0.44 ± 0.03 5646 ± 34 4.31 ± 0.10 1.06± 0.04 0.37 ± 0.05 HD 219449 -0.09 ± 0.31 0.04 ± 0.09 0.25 ± 0.11 4757 ± 102 2.71 ± 0.25 1.71 ± 0.09 0.05 ± 0.13 HD 219542 0.02 ± 0.02 0.14 ± 0.12 0.16 ± 0.13 5732 ± 31 4.40 ± 0.05 0.99± 0.04 0.17 ± 0.04 HD 222404 0.12 ± 0.18 0.34 ± 0.05 0.40 ± 0.07 4916 ± 70 3.36 ± 0.21 1.27± 0.06 0.16 ± 0.08 HD 222582 0.05 ± 0.03 0.16 ± 0.03 0.15 ± 0.04 5843 ± 38 4.45 ± 0.07 1.03± 0.06 0.05 ± 0.05 HD 330075 -0.05 ± 0.06 0.17 ± 0.02 0.35 ± 0.04 5017 ± 53 4.22 ± 0.11 0.69 ± 0.08 0.08 ± 0.06

Table 4: Abundances of Na, Mg and Al (from Beirão et al. 2005 with the addition of our results) and atmospheric parameters (from Santos et al. 2004b, 2005) for stars without planets.

Star (HD) [Na/H] [Mg/H] [Al/H] T_{eff} log g ξ_t [F e/H] [K] [cm s^{−2} ] [km s^{−1} ]

HD 1581 -0.10 ± 0.06 -0.02 ± 0.02 -0.14 ± 0.03 5956 ± 44 4.39 ± 0.13 1.07 ± 0.09 −0.14 ± 0.05 HD 4391 -0.09 ± 0.06 0.10 ± 0.03 -0.02 ± 0.03 5878 ± 53 4.74 ± 0.15 1.13 ± 0.10 −0.03 ± 0.06 HD 5133 -0.27 ± 0.07 -0.03 ± 0.05 -0.07 ± 0.04 4911 ± 54 4.49 ± 0.18 0.71 ± 0.11 −0.17 ± 0.06 HD 7570 0.24 ± 0.05 0.22 ± 0.03 0.20 ± 0.03 6140 ± 41 4.39 ± 0.16 1.50 ± 0.08 0.18 ± 0.05 HD 10360 -0.29 ± 0.06 -0.13 ± 0.04 -0.13 ± 0.03 4970 ± 40 4.49 ± 0.10 0.76 ± 0.07 −0.26 ± 0.04 HD 10700 -0.52 ± 0.04 -0.23 ± 0.02 -0.24 ± 0.03 5344 ± 29 4.57 ± 0.09 0.91 ± 0.06 −0.52 ± 0.04 HD 14412 -0.42 ± 0.04 -0.3 ± 0.03 -0.34 ± 0.03 5368 ± 24 4.55 ± 0.05 0.88 ± 0.05 −0.47 ± 0.03 HD 17925 -0.03 ± 0.07 0.20 ± 0.05 0.08 ± 0.04 5180 ± 56 4.44 ± 0.13 1.33 ± 0.08 0.06 ± 0.07 HD 20010 -0.10 ± 0.08 -0.13 ± 0.12 - 6275 ± 57 4.40 ± 0.37 2.41 ± 0.41 −0.19 ± 0.06 HD 20766 -0.23 ± 0.02 -0.02 ± 0.02 -0.08 ± 0.03 5733 ± 31 4.55 ± 0.10 1.09 ± 0.06 −0.21 ± 0.04 HD 20794 -0.28 ± 0.05 -0.05 ± 0.03 -0.03 ± 0.03 5444 ± 31 4.47 ± 0.07 0.98 ± 0.06 −0.38 ± 0.04 HD 20807 -0.24 ± 0.03 -0.11 ± 0.05 -0.18 ± 0.03 5843 ± 26 4.47 ± 0.10 1.17 ± 0.06 −0.23 ± 0.04 HD 23249 0.12 ± 0.11 0.22 ± 0.05 0.25 ± 0.05 5074 ± 60 3.77 ± 0.16 1.08 ± 0.06 0.13 ± 0.08 HD 23356 -0.26 ± 0.05 0.00 ± 0.05 0.00 ± 0.04 4975 ± 55 4.48 ± 0.16 0.77 ± 0.09 −0.11 ± 0.06 HD 23484 -0.06 ± 0.08 0.12 ± 0.05 0.09 ± 0.04 5176 ± 45 4.41 ± 0.17 1.03 ± 0.06 0.06 ± 0.05 HD 26965 -0.26 ± 0.03 -0.02 ± 0.03 0.00 ± 0.03 5126 ± 34 4.51 ± 0.08 0.60 ± 0.07 −0.31 ± 0.04 HD 30495 -0.05 ± 0.04 0.05 ± 0.03 0.05 ± 0.02 5868 ± 30 4.55 ± 0.10 1.24 ± 0.05 0.02 ± 0.04 HD 36435 -0.12 ± 0.06 0.04 ± 0.02 -0.03 ± 0.03 5479 ± 37 4.61 ± 0.07 1.12 ± 0.05 −0.00 ± 0.05 HD 38858 -0.22 ± 0.02 -0.13 ± 0.04 -0.13 ± 0.02 5752 ± 32 4.53 ± 0.07 1.26 ± 0.07 −0.23 ± 0.05 HD 40307 - -0.15 ± 0.08 -0.14 ± 0.07 4805 ± 52 4.37 ± 0.37 0.49 ± 0.12 −0.30 ± 0.05 HD 43162 -0.08 ± 0.05 0.09 ± 0.01 0.02 ± 0.03 5633 ± 35 4.48 ± 0.07 1.24 ± 0.05 −0.01 ± 0.04 HD 43834 0.09 ± 0.04 0.25 ± 0.03 0.24 ± 0.05 5594 ± 36 4.41 ± 0.09 1.05 ± 0.04 0.10 ± 0.05 HD 50281A -0.36 ± 0.09 0.04 ± 0.07 0.00 ± 0.05 4658 ± 56 4.32 ± 0.24 0.64 ± 0.15 −0.04 ± 0.07 HD 52919 -0.06 ± 0.13 -0.07 ± 0.13 0.11 ± 0.07 4740 ± 49 4.25 ± 0.1 1.03 ± 0.09 −0.05 ± 0.06 HD 53143 0.16 ± 0.08 0.16 ± 0.05 0.29 ± 0.04 5462 ± 54 4.47 ± 0.07 1.08 ± 0.07 0.22 ± 0.06 HD 53680 - -0.28 ± 0.13 0.01 ± 0.20 4559 ± 229 4.76 ± 0.59 0.48 ± 0.05 −0.18 ± 0.17 HD 53705 -0.16 ± 0.03 -0.04 ± 0.04 -0.04 ± 0.02 5825 ± 20 4.37 ± 0.10 1.20 ± 0.04 −0.19 ± 0.03 HD 53706 -0.26 ± 0.05 -0.07 ± 0.02 -0.01 ± 0.02 5260 ± 31 4.35 ± 0.11 0.74 ± 0.05 −0.26 ± 0.04 HD 57095 -0.15 ± 0.10 -0.04 ± 0.04 0.16 ± 0.08 4945 ± 54 4.45 ± 0.1 1.09 ± 0.08 −0.03± 0.06 HD 59686 0.29 ± 0.25 0.12 ± 0.06 0.36 ± 0.12 4871 ± 135 3.15 ± 0.24 1.85 ± 0.12 0.28± 0.18 HD 61606 -0.18 ± 0.10 0.00 ± 0.07 0.05 ± 0.06 4958 ± 80 4.45 ± 0.14 1.01 ± 0.12 0.01 ± 0.08 HD 64606 -0.51 ± 0.08 -0.39 ± 0.10 -0.36 ± 0.08 5351 ± 68 4.62 ± 0.07 0.92 ± 0.19 −0.71± 0.09 HD 65277 -0.26 ± 0.14 -0.08 ± 0.05 -0.05 ± 0.08 4843 ± 80 4.39 ± 0.16 0.99 ± 0.13 −0.26± 0.08 HD 65486 -0.44 ± 0.06 -0.24 ± 0.14 -0.25 ± 0.06 4660 ± 66 4.55 ± 0.13 0.82 ± 0.16 −0.33± 0.07 HD 65907 -0.19 ± 0.04 0.03 ± 0.04 0.00 ± 0.02 5979 ± 31 4.59 ± 0.12 1.36 ± 0.10 −0.29 ± 0.04 HD 67199 -0.22 ± 0.11 0.99 ± 0.17 1.67 ± 0.10 5136 ± 56 4.54 ± 0.08 0.84 ± 0.08 0.06 ± 0.06 HD 69830 -0.09 ± 0.05 0.08 ± 0.01 0.11 ± 0.02 5410 ± 26 4.38 ± 0.07 0.89 ± 0.03 −0.03 ± 0.04 HD 72673 -0.37 ± 0.05 -0.22 ± 0.06 -0.22 ± 0.03 5242 ± 28 4.50 ± 0.09 0.69 ± 0.05 −0.37 ± 0.04 HD 74576 -0.15 ± 0.06 0.04 ± 0.05 -0.03 ± 0.04 5000 ± 55 4.55 ± 0.13 1.07 ± 0.08 −0.03 ± 0.06 HD 76151 0.13 ± 0.03 0.20 ± 0.05 0.16 ± 0.03 5803 ± 29 4.50 ± 0.08 1.02 ± 0.04 0.14 ± 0.04 HD 82342 -0.27 ± 0.07 -0.14 ± 0.06 0.00 ± 0.08 4907 ± 78 4.46 ± 0.17 0.74 ± 0.15 − 0.40± 0.08 HD 83443 0.44 ± 0.06 0.36 ± 0.05 0.64 ± 0.10 5501 ± 63 4.46 ± 0.09 1.07 ± 0.08 0.39 ± 0.07 HD 84117 0.05 ± 0.06 0.05 ± 0.05 0.03 ± 0.11 6167 ± 37 4.35 ± 0.10 1.42 ± 0.09 −0.03 ± 0.05 HD 85512 -0.31 ± 0.17 -0.06 ± 0.18 0.05 ± 0.17 4505 ± 176 4.71 ± 0.48 0.32 ± 1.15 −0.18 ± 0.19 HD 100623 -0.38 ± 0.09 -0.21 ± 0.07 -0.21 ± 0.07 5246 ± 37 4.54 ± 0.05 1.00 ± 0.06 −0.38± 0.05 HD 101581 -0.46 ± 0.09 -0.36 ± 0.08 -0.17 ± 0.08 4646 ± 96 4.8 ± 0.2 0.58 ± 0.35 −0.37 ± 0.09 HD 102365 -0.29 ± 0.08 -0.17 ± 0.04 -0.05 ± 0.03 5667 ± 27 4.59 ± 0.02 1.05 ± 0.06 − 0.27± 0.04 HD 102438 -0.20 ± 0.04 -0.19 ± 0.02 -0.04 ± 0.04 5639 ± 51 4.6 ± 0.04 1.12 ± 0.1 − 0.23± 0.06 HD 103166 0.39 ± 0.14 0.31 ± 0.02 0.70 ± 0.08 5325 ± 45 4.36 ± 0.07 0.95± 0.05 0.35 ± 0.05

Table 4: Continued.

Star (HD) [Na/H] [Mg/H] [Al/H] T_{eff} log g ξ_t [F e/H] [K] [cm s^{−2} ] [km s^{−1} ] HD 103932 0.21 ± 0.11 0.09 ± 0.08 0.40 ± 0.10 4874 ± 125 4.44 ± 0.26 1.3 ± 0.17 0.09 ± 0.13 HD 104304 0.35 ± 0.13 0.28 ± 0.08 0.42 ± 0.06 5562 ± 50 4.37 ± 0.06 1.1 ± 0.06 0.27± 0.06 HD 109200 -0.29 ± 0.05 -0.16 ± 0.06 -0.08 ± 0.06 5103 ± 46 4.47 ± 0.07 0.75 ± 0.07 − 0.24± 0.05 HD 111261 -0.44 ± 0.07 -0.44 ± 0.12 -0.28 ± 0.09 4529 ± 62 4.44 ± 0.19 0.78 ± 0.17 − 0.35± 0.08 HD 114386 -0.13 ± 0.10 0.09 ± 0.08 0.19 ± 0.07 4865 ± 93 4.3 ± 0.17 0.86 ± 0.12 − 0.04± 0.07 HD 115617 0.00 ± 0.04 0.07 ± 0.08 0.18 ± 0.07 5577 ± 33 4.34 ± 0.03 1.07 ± 0.04 0.01± 0.05 HD 118972 -0.05 ± 0.10 0.11 ± 0.06 0.06 ± 0.08 5241 ± 66 4.43 ± 0.10 1.24 ± 0.08 − 0.01± 0.08 HD 125072 0.29 ± 0.10 0.29 ± 0.04 0.57 ± 0.09 5001 ± 115 4.39 ± 0.21 1.21 ± 0.15 0.24± 0.11 HD 128620 0.37 ± 0.05 0.29 ± 0.09 0.43 ± 0.09 5844 ± 42 4.30 ± 0.04 1.18 ± 0.05 0.28± 0.06 HD 128621 0.23 ± 0.12 0.34 ± 0.12 0.44 ± 0.15 5199 ± 80 4.37 ± 0.12 1.05 ± 0.10 0.19±0.09 HD 130922 -0.06 ± 0.17 -0.01 ± 0.07 -0.02 ± 0.07 4751 ± 73 4.32 ± 0.16 0.72 ± 0.13 − 0.06 ±0.07 HD 131977 -0.08 ± 0.12 0.01 ± 0.09 0.20 ± 0.07 4693 ± 80 4.36 ± 0.17 0.97 ± 0.16 0.07 ± 0.10 HD 135204 -0.07 ± 0.07 0.14 ± 0.12 0.18 ± 0.06 5332 ± 37 4.31 ± 0.04 0.84 ± 0.05 − 0.11± 0.05 HD 136352 -0.23 ± 0.05 -0.03 ± 0.12 -0.03± 0.04 5667 ± 43 4.39 ± 0.03 1.08 ± 0.09 − 0.31± 0.06 HD 140901 0.12 ± 0.06 0.19 ± 0.12 0.25 ± 0.07 5645 ± 37 4.4 ± 0.04 1.14 ± 0.05 0.13± 0.05 HD 142709 -0.77 ± 0.14 -0.24 ± 0.07 0.02± 0.10 4806 ± 106 4.6 ± 0.23 1.09± 0.19 − 0.17± 0.11 HD 144628 -0.44 ± 0.11 -0.07 ± 0.10 -0.17± 0.06 5071 ± 43 4.41 ± 0.06 0.82 ± 0.07 − 0.36± 0.05 HD 145417 -1.27 ± 0.09 -0.93 ± 0.11 -0.93± 0.07 5045 ± 111 4.74 ± 0.16 0.9 ± 0.43 − 1.10± 0.15 HD 146233 0.03 ± 0.06 0.06 ± 0.05 0.13 ± 0.05 5786 ± 35 4.31 ± 0.03 1.18 ± 0.05 0.08± 0.05 HD 149661 -0.05 ± 0.08 0.07 ± 0.08 0.14 ± 0.05 5290 ± 52 4.39 ± 0.07 1.11 ± 0.07 0.04± 0.06 HD 150689 -0.20 ± 0.13 -0.06 ± 0.04 0.02± 0.09 4867 ± 87 4.43 ± 0.16 1.12 ± 0.13 − 0.08± 0.07 HD 152391 -0.04 ± 0.09 - 0.06 ± 0.06 5521 ± 43 4.54 ± 0.05 1.29 ± 0.06 0.03± 0.05 HD 154088 0.30 ± 0.06 0.35 ± 0.05 0.47 ± 0.06 5414 ± 60 4.28 ± 0.08 1.14 ± 0.07 0.33± 0.07 HD 154363 -0.80 ± 0.15 -0.50 ± 0.07 -0.25± 0.14 4500 ± 161 4.78 ± 0.35 0.43 ± 0.05 −0.66 ± 0.26 HD 154577 -0.55 ± 0.06 -0.43 ± 0.10 -0.44± 0.06 4973 ± 55 4.73 ± 0.08 0.94 ± 0.12 − 0.63± 0.06 HD 156026 -0.46 ± 0.09 -0.36 ± 0.15 -0.22± 0.10 4568 ± 94 4.67 ± 0.25 0.6 ± 0.26 − 0.18± 0.09 HD 156274 -0.44 ± 0.09 -0.12 ± 0.08 -0.07± 0.07 5300 ± 32 4.41 ± 0.04 1.00 ± 0.05 − 0.33± 0.04 HD 156384 -0.44 ± 0.15 -0.44 ± 0.07 -0.26± 0.11 4819 ± 110 4.66 ± 0.27 1.04 ± 0.22 − 0.43± 0.12 HD 165185 -0.09 ± 0.06 -0.13 ± 0.05 0.11 ± 0.09 5942 ± 85 4.53 ± 0.05 1.39 ± 0.16 0.02± 0.10 HD 165499 -0.02 ± 0.05 -0.01 ± 0.06 0.11 ± 0.04 5950 ± 45 4.31 ± 0.02 1.14 ± 0.08 − 0.01± 0.06 HD 170493 0.22 ± 0.11 0.20 ± 0.07 0.48 ± 0.09 4854 ±120 4.49 ± 0.23 1.36 ± 0.2 0.15 ± 0.13 HD 170573 -0.06 ± 0.14 0.00 ± 0.05 0.16 ± 0.09 4767 ± 89 4.44 ± 0.2 1.07 ± 0.14 −0.07± 0.09 HD 170657 -0.23 ± 0.07 -0.16 ± 0.09 -0.08± 0.09 5115 ± 52 4.48 ± 0.08 1.13 ± 0.07 −0.22± 0.06 HD 172051 -0.28 ± 0.06 -0.23 ± 0.06 -0.05± 0.05 5634 ± 30 4.43 ± 0.03 1.06 ± 0.05 −0.20± 0.04 HD 177565 0.14 ± 0.05 0.09 ± 0.01 0.24 ± 0.06 5664 ± 28 4.43 ± 0.02 1.02 ± 0.04 0.14 ± 0.04 HD 189567 -0.24 ± 0.03 0.00 ± 0.04 -0.07 ± 0.01 5765 ± 24 4.43 ± 0.02 1.02 ± 0.04 0.14 ± 0.04 HD 191408 -0.46 ± 0.09 -0.24 ± 0.04 -0.14 ± 0.04 5005 ± 45 4.38 ± 0.25 0.67 ± 0.09 −0.55 ± 0.06 HD 192310 0.00 ± 0.06 0.09 ± 0.04 0.13 ± 0.04 5069 ± 49 4.38 ± 0.19 0.79 ± 0.07 −0.01 ± 0.05 HD 196761 -0.3 ± 0.04 -0.13 ± 0.03 -0.13 ± 0.03 5435 ± 39 4.48 ± 0.08 0.91 ± 0.07 −0.29 ± 0.05 HD 207129 -0.03 ± 0.03 0.05 ± 0.03 0.01 ± 0.02 5910 ± 24 4.42 ± 0.05 1.14 ± 0.04 0.00 ± 0.04 HD 209100 - -0.05 ± 0.04 -0.04 ± 0.06 4629 ± 77 4.36 ± 0.19 0.42 ± 0.25 −0.06 ± 0.08 HD 211415 -0.13 ± 0.04 -0.04 ± 0.02 -0.09 ± 0.04 5890 ± 30 4.51 ± 0.07 1.12 ± 0.07 −0.17 ± 0.04 HD 216803 - 0.01 ± 0.07 -0.09 ± 0.07 4555 ± 87 4.53 ± 0.26 0.66 ± 0.28 −0.01 ± 0.09 HD 222237 - -0.07 ± 0.05 -0.07 ± 0.06 4747 ± 58 4.48 ± 0.22 0.40 ± 0.20 −0.31 ± 0.06 HD 222335 -0.22 ± 0.05 -0.06 ± 0.04 -0.11 ± 0.03 5260 ± 41 4.45 ± 0.11 0.92 ± 0.06 −0.16 ± 0.05